DX row 3

ArCO_2 runs 101-110

-0.04

-0.02 0 0.02

0.04

-6 -4 -2 0 2 4 6

2004/07/20 11.49

DX row 4

-0.025 0 0.025

0.05

-6 -4 -2 0 2 4 6

-0.02 0 0.02

0.04

-6 -4 -2 0 2 4 6

DX row 2

ArCO_2 runs 101-110

-0.02

0

0.02

0.04

-6 -4 -2 0 2 4 6

2004/07/20 11.50

-0.02

0

0.02

-6 -4 -2 0 2 4 6