19.71 / 36 P1 18.43 P2 1.075 P3 2.599 P4 28.64

Micrometer Position (mm)

Normalized Amplitude

GEM Pad Response for Pad 23

Jan 23/04 Data Set

First 16 bins shifted by 100um

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

1.2

14 15 16 17 18 19 20 21 22 23