-10 -7.5 -5 -2.5 0 2.5 5 7.5

-10 -5 0 5 10 -10 -7.5 -5 -2.5 0 2.5 5 7.5 10

2000 2050 2100 2150 2200

2000

2020

2040

2060

2080

2100

2120

2140

2160

2180

2200

-10 -5 0 5 10 x (mm) y (mm) z (ns) y (mm) x (mm) z (ns) pad frac